0.4 − 0.2− 0 0.2 0.4 )^2c

(GeV/ MΔ 0

5

10

15

310 ×

)^2c Counts/(20 MeV/ c < 2.4 GeV/ Tp≤ 2.2

= 5.02 TeV NNs Pb − ALICE Pb 30% −20

d d + Signal + Background Background

ALI-PUB-490867

ALI-PUB-490867